\chapter{marigold\+\_\+dynamic\+\_\+array}
\hypertarget{md_README}{}\label{md_README}\index{marigold\_dynamic\_array@{marigold\_dynamic\_array}}
\label{md_README_autotoc_md0}%
\Hypertarget{md_README_autotoc_md0}%
 \doxylink{structdynamic__array}{dynamic\+\_\+array} implementation in C99 with toggle-\/able thread-\/safety via mutex locks. 